%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Quellcode
\usepackage{alltt}

%Kopfzeile
\ihead{Windows}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/windows/u-gruppenrichtlinien-2.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Windows-Übung: Gruppenrichtlinien 2
\end{center}


\section{VBScript-Dateien erstellen}
\subsection{startskript.vbs}
Erstellen Sie eine VBScript-Datei \textbf{startskript.vbs}, die an die Datei \textbf{logdatei.txt} folgende Zeile anhängt:\\
\textit{Der Rechner wurde hochgefahren am} \textbf{DATUM} \textit{um} \textbf{UHRZEIT} \textit{Uhr.}

\subsection{stoppskript.vbs}
Erstellen Sie eine VBScript-Datei \textbf{stoppskript.vbs}, die an die Datei \textbf{logdatei.txt} folgende Zeile anhängt:\\
\textit{Der Rechner wurde heruntergefahren am} \textbf{DATUM} \textit{um} \textbf{UHRZEIT} \textit{Uhr.}

\subsection{anmeldeskript.vbs}
Erstellen Sie eine VBScript-Datei \textbf{anmeldeskript.vbs}, die ein kleines Fenster mit folgender Meldung anzeigt:\\
\textit{Guten Tag} \textbf{BENUTZERNAME} \textit{. Sie sind am Rechner} \textbf{RECHNERNAME} \textit{angemeldet.}

\subsection{abmeldeskript.vbs}
Erstellen Sie eine VBScript-Datei \textbf{abmeldeskript.vbs}, die ein kleines Fenster mit folgender Meldung anzeigt:\\
\textit{Auf Wiedersehen} \textbf{BENUTZERNAME} \textit{. Sie werden vom Rechner} \textbf{RECHNERNAME} \textit{abgemeldet.}

\section{Richtlinien für lokalen Computer - Computerkonfiguration}
\subsection{Skripte auswählen}
Konfigurieren Sie Ihr System so, dass die erstellten VBScript-Dateien automatisch beim Starten, Anmelden, Abmelden und Herunterfahren ausgeführt werden.

\subsection{Kennwortrichtlinien}
Konfigurieren Sie folgende Richtlinien
\begin{itemize}
\item Minimale Kennwortlänge: 3 Zeichen
\item Maximales Kennwortalter: 5 Tage
\item Konto wird nach 3 ungültigen Anmeldeversuchen für 2 Minuten gesperrt
\item nach 1 Minute wird der Kontosperrungszähler zurückgesetzt
\end{itemize}

\subsection{Überwachen}
Lassen Sie die Anmeldeereignisse überwachen. Testen Sie die Einstellungen und überprüfen Sie die Überwachung.

\subsection{Benutzerrechte - Privilegien anschauen}
Welche Benutzerrechte sind der Gruppe \textbf{Jeder}, welche der Gruppe \textbf{Benutzer} zugewiesen?

\subsection{Benutzerrechte - Privilegien ändern}
Erstellen Sie eine Gruppe \textbf{Damen} mit den Mitgliedern \textbf{Anna}, \textbf{Anita} und \textbf{Agathe} und eine Gruppe \textbf{Herren} mit den Mitgliedern \textbf{Bob}, \textbf{Bruno} und \textbf{Bernd}. Weisen Sie folgende Benutzerrechte zu und testen Sie die Funktionen:
\begin{itemize}
\item \textbf{Damen}: Herunterfahren, lokal anmelden
\item \textbf{Herren}: lokal anmelden, Ändern der Systemzeit
\end{itemize}

\end{document}
