%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Spalten
\usepackage{multicol}

%Kopfzeile
\ihead{Python}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/python/testen.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Testen mit Python
\end{center}



\section*{Testen mit PyTest}
\begin{multicols}{2}
\subsection*{main.py}
\begin{verbatim}
# zu testende Funktion
def quadrat(n):
    return n*n
    
# Testmethode mit Testfaellen
def test_quadrat():
    assert quadrat(3) == 9
    assert quadrat(-2) == 4
\end{verbatim}

\columnbreak

\subsection*{Test ausführen}
\begin{verbatim}
pytest main.py




\end{verbatim}
\end{multicols}


\section*{Testen mit UnitTest}
\begin{multicols}{2}
\subsection*{main.py}
\begin{verbatim}
import unittest

# zu testende Funktion
def quadrat(n):
    return n*n
    
# Testklasse mit Testfaellen
class TestQuadrat(unittest.TestCase):
    def test_quadrat(self):
        self.assertEqual(quadrat(3), 9)
        self.assertEqual(quadrat(-2), 4)
    
# Tests ausführen
if __name__ == '__main__':
    unittest.main()    
\end{verbatim}

\columnbreak

\subsection*{Test ausführen}
\begin{verbatim}
python3 main.py -v




\end{verbatim}
\end{multicols}

\end{document}
